// src/components/ProtectedRoute.jsx
import { Navigate, Outlet } from 'react-router-dom';

export default function ProtectedRoute() {
  // 1. VÉRIFICATION DU BADGE D'ACCÈS
  // Pour l'instant, on regarde si un jeton "gise_token" existe dans le navigateur.
  // (Lors de ta vraie fonction de connexion, tu enregistreras le token de FOSSBilling ici)
  const isAuthenticated = localStorage.getItem('gise_token'); 

  // 2. DÉCISION DE SÉCURITÉ
  if (!isAuthenticated) {
    // ALERTE INTRUSION : On renvoie l'utilisateur vers la porte d'entrée
    // Le "replace" efface la tentative de l'historique du navigateur
    return <Navigate to="/login" replace />;
  }

  // ACCÈS AUTORISÉ : On affiche les routes enfants (Le Dashboard, l'AppLayout...)
  return <Outlet />;
}